* "vmem.library"
##base _VMemBase
##bias 30
##public
*--- functions in V1.0 or higher ---
*
VMAllocMem(size,attributes,flags)(d0/d1/d2)
VMFreeMem(memoryblock,size)(a1,d0)
VMAvailMem(attributes,flags)(d1/d0)
VMTypeOfMem(addr)(a1)
VMGetPageSize()()
VMAllocVec(size,attributes,flags)(d0/d1/d2)
VMFreeVec(memoryblock)(a1)
##end
